\documentstyle{jarticle}
\setlength{\topmargin}{-45pt}
\setlength{\oddsidemargin}{0cm}
\setlength{\evensidemargin}{-0cm}
\setlength{\textheight}{24cm}
\setlength{\textwidth}{16cm}

\newcommand{\ind}{\par\hangindent=0.5cm\hangafter=1\noindent}
\newcommand{\indd}{\par\hangindent=1.0cm\hangafter=1\hspace*{0.5cm}}
\newcommand{\idl}{\hspace*{5mm}{\tt IDL>\ }}
\newcommand{\unix}{\hspace*{5mm}{\tt unix\%\ }}
\newcommand{\crmk}{{\bf $<$CR$>$}}
\newcommand{\ssw}{{\tt \$\{SSW\}}}


\begin{document}
\title{野辺山動スペクトル計（NoRS）\\
 解析マニュアル
\\
ver. 0.0
}
\author{横山 央明}
\date{2000年7月7日}
\maketitle

%\clearpage
\section{はじめに}

このマニュアルは、国立天文台野辺山太陽電波観測所の
動スペクトル計（NoRS; 1994年8月に運用終了; Kai et al. 1980）
のデータ解析ためのマニュアルである。

このパッケージに関する質問や要望は以下に電子メールを送ってほしい。\\
\bigskip
\hspace*{1cm}{\tt nsro-service@solar.nro.nao.ac.jp}

野辺山動スペクトル計の情報は国立天文台太陽電波観測所のウェブページを
参照してほしい。URLは\\
\bigskip
\hspace*{1cm} {\tt http://solar.nro.nao.ac.jp/nors/}\\
である。

\bigskip
\noindent
履歴

\noindent
\hspace*{5mm}
バージョン0.0 1999.7.7

\section{解析ソフトを使うには}

ここで紹介する解析ソフトを使うには
以下の設定が必要である。

\medskip
\noindent
(1) ようこう解析ソフトまたは「SolarSoft」のインストール

これらのソフトがインストールされていない場合は
コンピュータ管理者に相談してほしい。
「SolarSoft」の配布元は、
http://www.lmsal.com/solarsoft/
である。

\medskip
\noindent
(2) 個人環境の設定

環境設定ファイル\~{}/.cshrc中で \\
{\tt
\hspace*{10mm} setenv SSW {\it SSW-directory}\footnote{
野辺山観測所では {\tt /sgi1/ssw}} \\
\hspace*{10mm} setenv SSW\_INSTR ``nors'' \\
\hspace*{10mm} setenv NORS \$\{SSW\}/radio/nors \\
\hspace*{10mm} source \$\{SSW\}/gen/setup/setup.ssw \\
\hspace*{10mm} source \$\{NORS\}/setup/setup.nors  \\
}
を適当な箇所に書き加える。ただし環境変数{\ssw}はサイトによって異なるので
注意。また他の観測機器も同時解析する場合は \\
{\tt
\hspace*{10mm} setenv SSW\_INSTR ``nors sxt'' \\
}
などとする。


\section{データのありか}

\subsection{生データ}

野辺山太陽電波観測所アーカイブ(第\ref{archive}節参照)に生データの
一部が公開されている。

\section{実際の解析}

\subsection{解析の開始}

この節で紹介するNoRS用IDLプロシジャはすべてSolarSoftware(SSW)に
依存している。前節の設定を行った後実際に解析する際はSSW/IDLを立ち上げる。

\unix {\bf sswidl \crmk}

\subsection{データの読み込み}


実際に読む込むには、直接ファイル名を指定して\\
\idl {\bf file='./ds940220'} \\
\idl {\bf nors\_rd\_dat,file,time,mvd,freq,datalo,datahi,mvdd2,freqd2,datad2 
\crmk} \\
とする。\\
%
ある時間区間だけを選びだして読み込むには \\
\idl {\bf timerange=['1994-2-20 2:00','1994-2-20 4:00'] \crmk} \\
\idl {\bf nors\_rd\_dat,file,time,mvd,freq,datalo,datahi
,mvdd2,freqd2,datad2,timerange=timerange \crmk} \\
この場合キャリブレーションは必要な区間だけに行われるので読み込みが速くなる。\\

\subsection{グラフ表示}

グラフ表示するには、たとえば\\
\idl {\bf nors\_plot,time,mvd,freq,bytscl(dataloi) \crmk} \\
とする。ある時間区間だけを選びだして表示するには\\
\idl {\bf nors\_plot,time,mvd,freq,bytscl(dataloi),timerange=timerange \crmk} \\


\appendix

\section{データアーカイブ匿名FTPサイト}
\label{archive}

国立天文台野辺山太陽電波観測所では
生データを含むデータベースを匿名FTPサーバで公開している。
NoRSデータのURLは

\bigskip
{\tt ftp://nsro-archive.nro.nao.ac.jp/pub/nors}
\bigskip

\noindent
である。
また大量のデータ転送はネットワーク負荷を軽減するために
できるだけCD-ROMによる郵送をお願いしたい。
電子メールでアドレス

\bigskip
{\tt nsro-service@solar.nro.nao.ac.jp}

\bigskip
\noindent
に報せてもらえればただちに作成して送る。

\section*{謝辞}

以下の方々に感謝します。

SolarSoftWareは、
太陽観測データ解析用のIDLパッケージで、
NASAのさまざまなプロジェクトのもとで
支援を受けています。
IDLはResearch Systems Inc.が製造・販売しているデータ解析ソフトウェアです。

\section*{参考文献}

\noindent
Kai et al., "Nobeyama Radiospectrographs for Solar Observations", 1980,
PASJ, 32, 371


\end{document}
